ob体育app,体彩七星彩玩法详解

 首页  红世一足网,红世一足666814概况  机构设置  教亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看部  人才培养  科学研究  招生就业  数字校园 
 红世一足网,红世一足666814概况 
 现任领导 
 校园风光 
 形象片 
 党群机构 
 行政管理 
 教辅部门 
 机械工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 材料科学与工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 车辆与交通工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 电气工程与自动化亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 电缆工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 电子信息工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 计算机科学与技术亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 智能工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 经济亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 管理亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 艺术设计亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 外国语亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 厚德书院 
 马克思主义亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 理学部 
 体育部 
 继续教育亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 工程技术教学部 
 创新创业指导中心 
 人文素质教育中心(艺术教育中心) 
 教育教学 
 电竞赛事押注工作 
 校园活动 
 继续教育 
 国际教育 
 科研平台 
 科研动态 
 招生信息网 
 就业信息网 
 校友会办公室 
 数字图书馆 
 教务管理 
 科研管理 
 办公OA 
 邮件系统 
 泛雅教育平台 
 虚拟仿真教学平台 
 智慧教学平台 
 教学直播点播平台 
通知公告
热门文章
当前位置: 首页>>通知公告>>电竞赛事押注工作部>>正文
    ob体育app,体彩七星彩玩法详解开展2018-2019第一学期电竞赛事押注工作考核的通知
    2018-12-11 09:37     (阅读次数:)


    各系(部):

    根据工作安排,定于2019年元月将对全校电竞赛事押注工作进行考核,现将有关事项通知如下:

    一、成立电竞赛事押注工作考核领导小组

    副院长戚新波任领导小组组长,成员由电竞赛事押注处负责人和各系(部)党总支书记组成。

    二、考核内容及流程

    考核工作分为日常量化、工作汇报和实地考察三个部分,日常量化依照《河南工亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看电竞赛事押注工作绩效考核办法(试行)》执行,由电竞赛事押注处汇总成绩。

    工作汇报定于2019年1月3日上午8:30在第五会议进行,各系(部)根据《河南工亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看电竞赛事押注工作考核办法》认真总结、梳理和提升一学期来工作,并制作PPT,由各系(部)党总支副书记汇报,时间不超过8分钟。

    实地考察定于2019年1月2日下午进行,由考核领导小组成员分组分别至各系(部)实地走访予以考核。

    考核结果由电竞赛事押注工作委员会审议,并报校党委研究决定。

    三、工作要求

    1. 各系(部)要高度重视,加强领导,认真组织好考核工作。

    2. 各系(部)要以考核工作为契机,全面深入总结本学年特色工作,进一步完善工作机制,不断推动电竞赛事押注工作取得新进展。

     

                                     党委学工部

                                   2018年1211

     

    关闭窗口
扫描进入手机站

校办(0373-3691000、3691001 FAX) 招办(0373-3691234、3691266)

地址:河南省新乡市平原路(东段)699号(地图) | 邮编:453003

豫公网安备 41070202000581号


豫ICP备17035762-1号
ob体育app官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)