ob体育app,体彩七星彩玩法详解

 首页  红世一足网,红世一足666814概况  机构设置  教亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看部  人才培养  科学研究  招生就业  数字校园 
 红世一足网,红世一足666814概况 
 现任领导 
 校园风光 
 形象片 
 党群机构 
 行政管理 
 教辅部门 
 机械工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 材料科学与工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 车辆与交通工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 电气工程与自动化亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 电缆工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 电子信息工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 计算机科学与技术亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 智能工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 经济亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 管理亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 艺术设计亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 外国语亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 厚德书院 
 马克思主义亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 理学部 
 体育部 
 继续教育亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 工程技术教学部 
 创新创业指导中心 
 人文素质教育中心(艺术教育中心) 
 教育教学 
 电竞赛事押注工作 
 校园活动 
 继续教育 
 国际教育 
 科研平台 
 科研动态 
 招生信息网 
 就业信息网 
 校友会办公室 
 数字图书馆 
 教务管理 
 科研管理 
 办公OA 
 邮件系统 
 泛雅教育平台 
 虚拟仿真教学平台 
 智慧教学平台 
 教学直播点播平台 
通知公告
热门文章
当前位置: 首页>>通知公告>>后勤处>>正文
    新校区电竞赛事押注宿舍安装自来水保压阀有关事项问答
    2013-04-27 09:02     (阅读次数:)

     

    1.问:什么是保压阀?

    答:保压阀是用于供水管网平衡水压的装置。

    2.问:为什么要安装保压阀?

    答:我校新校区位于新乡市供水管网末端,用水高峰时水压达不到正常标准,部分时段影响在高层住宿的同学用水。

    3.问:安装保压阀的作用是什么?

    答:安装保压阀后能使校内供水管网、各宿舍楼、各楼层供水压力基本平衡,也就是说,不论高层还是低层水压大致是一样的,能更好地保证大家用水。

    4.问:一个保压阀价值多少钱?

    答:通过公开招标,安装一个保压阀工料费70元,红世一足网,红世一足666814需投入约14万元。

    5.问:保压阀由哪个单位安装?

    答:中标单位是新乡市红旗区英格电子科技有限公司,由该单位负责施工。

    6.问:保压阀故障怎么办?

    答:有故障时在报修系统报修。若正常使用故障,在保修期内我处通知施工单位维修,超出保修期我处派人维修。

    7.问:能不能自行维修调试?

    答:不能。自行维修调试造成故障或器材损坏由当事人照价赔偿。

    8.问:安装期间有哪些注意事项?

    答:从安全角度考虑,个人贵重物品应妥善保管,安装时最好宿舍能留一人协助配合,如果不能,宿管人员会做出适当安排。

    9.问:什么时间开始安装?

    答:正在签订施工协议,近期就会安排施工,确保夏季用水高峰前施工完毕。施工期间会给您带来不便,恳请原谅,谢谢大家配合。

      

                                                  后勤管理处

                                                 2013426

     

    关闭窗口
扫描进入手机站

校办(0373-3691000、3691001 FAX) 招办(0373-3691234、3691266)

地址:河南省新乡市平原路(东段)699号(地图) | 邮编:453003

豫公网安备 41070202000581号


豫ICP备17035762-1号
ob体育app官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)