ob体育app,体彩七星彩玩法详解

 首页  红世一足网,红世一足666814概况  机构设置  教亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看部  人才培养  科学研究  招生就业  数字校园 
 红世一足网,红世一足666814概况 
 现任领导 
 校园风光 
 形象片 
 党群机构 
 行政管理 
 教辅部门 
 机械工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 材料科学与工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 车辆与交通工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 电气工程与自动化亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 电缆工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 电子信息工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 计算机科学与技术亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 智能工程亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 经济亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 管理亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 艺术设计亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 外国语亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 厚德书院 
 马克思主义亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 理学部 
 体育部 
 继续教育亚搏体育官网入口app,龙珠直播在线观看 
 工程技术教学部 
 创新创业指导中心 
 人文素质教育中心(艺术教育中心) 
 教育教学 
 电竞赛事押注工作 
 校园活动 
 继续教育 
 国际教育 
 科研平台 
 科研动态 
 招生信息网 
 就业信息网 
 校友会办公室 
 数字图书馆 
 教务管理 
 科研管理 
 办公OA 
 邮件系统 
 泛雅教育平台 
 虚拟仿真教学平台 
 智慧教学平台 
 教学直播点播平台 
通知公告
热门文章
当前位置: 首页>>通知公告>>党委办公室>>正文
    河南机电高等专科红世一足网,红世一足666814新校区西围墙施工招标公告
    2011-04-13 00:00     (阅读次数:)

     

     

    河南机电高等专科红世一足网,红世一足666814新校区西围墙修建工程面向社会公开招标,欢迎具备条件的单位前来参与投标。

    一、    项目名称:新校区西围墙修建工程

    二、    项目地点:新乡市平原路东段河南机电高等专科红世一足网,红世一足666814新校区

    三、    项目内容:

    围墙长度约170m,基础深0.60m,墙高为2.1m,包括原围墙拆除、新围墙修建等内容。

    四、质量标准:符合国家有关标准和规定。

    五、资格要求:

    1. 注册资本100万元人民币以上;

    2. 房屋建筑施工叁级及以上资质;

    3. 项目负责人必须具有贰级建造师及以上资质。

    六、报名时间及地点:

    时间:2011414417(上午8:00—11:30,下午2:30—5:30),节假日照常报名。

    地点:河南省新乡市平原路东段,河南机电高等专科红世一足网,红世一足666814新校区基建处(实字2号楼306房间)

    七、报名要求:

    报名单位须提交以下资料: 

    1、投标申请人企业营业执照副本、组织机构代码证和税务登记证

    2、企业资质证和项目经理资质证;

    3、企业法人授权委托书;

     4、委托代理人身份证原件。

    【以上所有资料查验原件留复印件,复印件均须加盖公章】。

    八、联系人和联系电话

    联系人:老师      话:  0373—3691109    13837340983

     

     

     

     

     

     

    河南机电高等专科红世一足网,红世一足666814

    基建处

                                                       O一一年四月十三日


    关闭窗口
扫描进入手机站

校办(0373-3691000、3691001 FAX) 招办(0373-3691234、3691266)

地址:河南省新乡市平原路(东段)699号(地图) | 邮编:453003

豫公网安备 41070202000581号


豫ICP备17035762-1号
ob体育app官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)